NAME		GS16SPL
DESCRIPTION	'GS Win32s/Win16 spooler interface'
EXETYPE		WINDOWS
CODE		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA		PRELOAD MULTIPLE MOVEABLE
HEAPSIZE	256
STACKSIZE	16384
