;****************************************************************************
;
;		M5B HARD DISK DEFINITION FILE
;
;****************************************************************************
;
;	REVISIONS:
;
; 1.0 -	13 FEB 86   GRH
;	RELEASE
;
;****************************************************************************
;
HIDSEC	EQU	0	;DISK DESCRIPTOR SECTOR
HDIRSEC	EQU	2	;SYSTEM TRACK DIRECTORY SECTOR
	STRUCT	0
HDNTS	DS	1	;(6) NUMBER OF DIRECTORY ENTRIES
HDFRES	DS	1	;(79) TRACK FREE SPACE SECTOR
HDFREL	DS	1	;(48) TRACK FREE SPACE SECTOR COUNT
;
HDCCPS	DS	1	;(3) START SECTOR OF CP/M CCP
HDCCPL	DS	1	;(16) CP/M CCP SECTOR COUNT
;
HDBDOSS	DS	1	;(19) START SECTOR OF CP/M BDOS
HDBDOSL	DS	1	;(28) CP/M BDOS SECTOR COUNT
;
HDBLTS	DS	1	;(54) START SECTOR OF JADE CONTROLLER BLT
HDBLTL	DS	1	;(1) JADE CONTROLLER BLT SECTOR COUNT
;
HDDCMS	DS	1	;(56) START SECTOR OF JADE CONTROLLER DCM
HDDCML	DS	1	;(9) JADE CONTROLLER DCM SECTOR COUNT
;
HDBIOSS	DS	1	;(65) START SECTOR OF CP/M BIOS
HDBIOSL	DS	1	;(14) CP/M BIOS SECTOR COUNT
	ENDM
;
HCCPSEC	EQU	3	;1ST SECTOR OF CCP
HBDOSEC	EQU	19	;1ST SECTOR OF BDOS
HBLTSEC	EQU	54	;1ST SECTOR OF JADE BIOS LOADER TRANSIENT
HDCMSEC	EQU	56	;1ST SECTOR OF JADE DISK CONTROLLER MODULE
HBIOSEC	EQU	65	;1ST SECTOR OF CBIOS
HFRESEC	EQU	79	;1ST SECTOR OF FREE SECTORS
