DEFINITION MODULE KH;

CONST
   ID_OK        =  25;
 
   PARITY_OFF   =  150;
   ID_NONE      =  152;
   ID_ODD       =  151;
   ID_EVEN      =  150;
 
   STOP_OFF     =  140;
   ID_STOP2     =  142;
   ID_STOP1     =  141;
 
   DATA_OFF     =  130;
   ID_DATA8     =  138;
   ID_DATA7     =  137;

   BAUD_OFF     =  120;
   ID_B19K2     =  128;
   ID_B9600     =  127;
   ID_B4800     =  126;
   ID_B2400     =  125;
   ID_B1200     =  124;
   ID_B600      =  123;
   ID_B300      =  122;
   ID_B150      =  121;
   ID_B110      =  120;
 
   COM_OFF      =  100;
   ID_COM2      =  101;
   ID_COM1      =  100;

   IDM_C2       =  24;
   IDM_C1       =  23;
   IDM_AMBER    =  22;
   IDM_GREEN    =  21;
   IDM_WHITE    =  20;
   IDM_COLORS   =  19;
   IDM_DIREND   =  18;
   ID_DIRPATH   =  17;
   ID_SENDFN    =  16;
   IDM_DIRPATH  =  15;
   IDM_SENDFN   =  14;
   IDM_TERMHELP =  13;
   IDM_HELPMENU =  12;
   IDM_ABOUT    =  11;
   IDM_PARITY   =  10;
   IDM_STOPBITS =  9;
   IDM_DATABITS =  8;
   IDM_BAUDRATE =  7;
   IDM_COMPORT  =  6;
   IDM_QUIT     =  5;
   IDM_REC      =  4;
   IDM_SEND     =  3;
   IDM_CONNECT  =  2;
   IDM_DIR      =  1;
   IDM_OPTIONS  =  52;
   IDM_FILE     =  51;
   IDM_KERMIT   =  50;

END KH.

.
